В Дагестане «Чистюлю» наказали за антисанитарию

ТСЖ «Чистюля» города Дербента оштрафовали за неисполнение предписания Госжилинспекции Дагестана по устранению нарушений правил содержания жилых домов. Соответствующее решение принял мировой суд.

«В Госжилинспекцию РД из республиканского Минстроя поступило обращение жильца дома по адресу: г. Дербент, ул. Кобякова, 24, о том, что проживание в доме стало невыносимым и опасным для здоровья.

По словам заявительницы, вентиляция в доме в аварийном состоянии; присутствует избыточная влага, плесень; температура воздуха не соответствует нормам; окна пропускают воздух; протекает кровля.

По обращению инспекторами была проведена проверка, в ходе которой выявлены и другие нарушения. В частности, установлено: система вентиляции не функционирует надлежащим образом; шахты вентиляции не выведены выше коньковой части кровли; на цокольной части МКД пробиты дверные проемы», – сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим Госжилинспекцией республики на ТСЖ возбуждено производство по делу и при рассмотрении наложен штраф по ст. 7.22 КоАП РФ. Кроме того, на устранение выявленных нарушений выдано предписание, которое в срок не было исполнено.

В связи с этим материалы по делу об административном правонарушении были направлены в суд. Изучив дело и представленные к нему сведения, мировой суд признал ТСЖ «Чистюля» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по части 1 статья 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок предписания органа госнадзора).

Недавно инспекторами была проведена повторная проверка, в ходе которой установлено, что предписание исполнено, нарушения устранены.

Ранее РИА «Дербент» сообщало, что УК ООО «УО-2» города Махачкалы оштрафовали на 75 тысяч рублей за многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

Арсен Гасанов

Сообщение В Дагестане «Чистюлю» наказали за антисанитарию появились сначала на Новости Дагестана.